\begin{tabular}{cl}
\toprule
\textbf{Symbol} & \textbf{Description}\\
\midrule
IDD0 & Operating One Bank Active-Precharge Current\\
IDD2N & Precharge Standby Current\\
IDD3N & Active Standby Current\\
IDD4R & Operating Burst Read Current\\
IDD4W & Operating Burst Write Current\\
IDD5B & Burst Refresh Current\\
IDD6N & Self Refresh Current\\
\bottomrule
\end{tabular}%